【紀錄】台幣兌美元匯率27.69元收關 2021全年累計升值8.18角升幅2.95%

2021年12月30日新台幣兌美元匯率封關收在27.69元，創下自1997年以來、25年來封關價的最高紀錄。累計全年升值8.18角，升幅2.95%，高過升值2.62%的人民幣，新台幣續居亞洲最強升值貨幣，尤其新台幣在2019年和2020年已分別升值2.08%與5.16%。

The post 【紀錄】台幣兌美元匯率27.69元收關 2021全年累計升值8.18角升幅2.95% first appeared on TBO Taiwan | 紀路臺灣.